16-bit barrel shifter full custom implementation. scale: 0.020472 (520X) Size: 203 x 508 microns

B15

B14

B13

B12

B11

B10

B9

B8

B7

B6

B5

B4

B3

B2

B1

B0

S3bar S3 S2bar S2 S1bar S1 S0bar S0 GND

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15